From f8fe689a81f906d1b91bb3220acde2a4ecb14c5b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Daniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>
Date: Mon, 6 May 2024 05:01:46 +0200
Subject: Adding upstream version 6.0.4-dfsg.

Signed-off-by: Daniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>
---
 src/VBox/Devices/EFI/FirmwareBin/VBoxEFI64.fd | Bin 0 -> 2097152 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 src/VBox/Devices/EFI/FirmwareBin/VBoxEFI64.fd

(limited to 'src/VBox/Devices/EFI/FirmwareBin/VBoxEFI64.fd')

diff --git a/src/VBox/Devices/EFI/FirmwareBin/VBoxEFI64.fd b/src/VBox/Devices/EFI/FirmwareBin/VBoxEFI64.fd
new file mode 100644
index 00000000..4c0eb1db
Binary files /dev/null and b/src/VBox/Devices/EFI/FirmwareBin/VBoxEFI64.fd differ
-- 
cgit v1.2.3

