From 3f619478f796eddbba6e39502fe941b285dd97b1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Daniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>
Date: Sat, 4 May 2024 20:00:34 +0200
Subject: Adding upstream version 1:10.11.6.

Signed-off-by: Daniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>
---
 mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def | 21 +++++++++++++++++++++
 1 file changed, 21 insertions(+)
 create mode 100644 mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def

(limited to 'mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def')

diff --git a/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def b/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def
new file mode 100644
index 00000000..d0e68295
--- /dev/null
+++ b/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def
@@ -0,0 +1,21 @@
+##############################################################################
+#
+#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
+#
+#  Separate the test case name and the comment with ':'.
+#
+#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
+#
+#  Do not use any TAB characters for whitespace.
+#
+##############################################################################
+
+galera_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
+galera_gtid_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
+galera_ipv6_mariabackup : MDEV-24097
+galera_ipv6_mariabackup_section :  MDEV-24097, MDEV-22195
+galera_vote_rejoin_mysqldump : MDEV-24481: galera_3nodes.galera_vote_rejoin_mysqldump MTR failed: mysql_shutdown failed
+galera_ssl_reload : MDEV-30172 At line 50: mysql_shutdown failed
+# Opensuse/suse/rocky9/rocky84/rhel9/rhel8-ppc64le .. - all same IPv6 isn't configured right or skipping or galera
+galera_ipv6_rsync : Can't connect to server on '::1' (115)
+galera_ipv6_rsync_section : Can't connect to server on '::1' (115)
-- 
cgit v1.2.3

