From 4fa488fb0159c629483b7994aa84e73926b132b9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Daniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>
Date: Sat, 13 Apr 2024 14:33:02 +0200
Subject: Merging upstream version 1:10.11.7.

Signed-off-by: Daniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>
---
 mysql-test/suite/galera_sr/disabled.def | 4 +---
 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)

(limited to 'mysql-test/suite/galera_sr/disabled.def')

diff --git a/mysql-test/suite/galera_sr/disabled.def b/mysql-test/suite/galera_sr/disabled.def
index 9cca05eb..73ef1d0d 100644
--- a/mysql-test/suite/galera_sr/disabled.def
+++ b/mysql-test/suite/galera_sr/disabled.def
@@ -10,8 +10,6 @@
 #
 ##############################################################################
 
-GCF-1060 : MDEV-26528 wrong usage of mutex LOCK_thd_kill and LOCK_thd_kill
-galera_sr_cc_master : MDEV-29882 Galera test failure on galera_sr_cc_master
-mysql-wsrep-features#138 : At line 25: query 'DROP TABLE t1' failed: 2013: Lost connection to MySQL server during query
+GCF-1060 : MDEV-32160 GCF-1060 test failure due to wsrep MDL conflict
 # Links to below failures in MDEV-30172
 MDEV-25718 : timeout related to wsrep_sync_wait and DEBUG_SYNC
-- 
cgit v1.2.3

