##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

galera_as_slave_ctas : MDEV-28378 timeout
galera_pc_recovery : MDEV-25199 cluster fails to start up
galera_bf_kill_debug : timeout after 900 seconds
galera_ssl_upgrade : [Warning] Failed to load slave replication state from table mysql.gtid_slave_pos: 130: Incorrect file format 'gtid_slave_pos'
galera_parallel_simple : timeout related to wsrep_sync_wait
galera_insert_bulk : MDEV-30536 no expected deadlock in galera_insert_bulk test
galera_sequences : MDEV-32561 WSREP FSM failure: no such a transition REPLICATING -> COMMITTED
galera_shutdown_nonprim : MDEV-32635 galera_shutdown_nonprim: mysql_shutdown failed
versioning_trx_id : MDEV-18590 : galera.versioning_trx_id: Test failure: mysqltest: Result content mismatch
galera_concurrent_ctas : MDEV-32779 galera_concurrent_ctas: assertion in the galera::ReplicatorSMM::finish_cert()
galera_as_slave_replay : MDEV-32780 galera_as_slave_replay: assertion in the wsrep::transaction::before_rollback()
galera_slave_replay : MDEV-32780 galera_as_slave_replay: assertion in the wsrep::transaction::before_rollback()
galera_sst_mysqldump_with_key : MDEV-32782 galera_sst_mysqldump_with_key test failed
mdev-31285 : MDEV-25089 Assertion `error.len > 0' failed in galera::ReplicatorSMM::handle_apply_error()
galera_var_ignore_apply_errors : MENT-1997 galera_var_ignore_apply_errors test freezes
MW-402 : temporarily disabled at the request of Codership
MDEV-22232 : temporarily disabled at the request of Codership
galera_desync_overlapped : MDEV-21538 galera_desync_overlapped MTR failed: Result content mismatch
