##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

galera_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
galera_gtid_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
galera_ipv6_mariabackup : MDEV-24097
galera_ipv6_mariabackup_section :  MDEV-24097, MDEV-22195
galera_vote_rejoin_mysqldump : MDEV-24481: galera_3nodes.galera_vote_rejoin_mysqldump MTR failed: mysql_shutdown failed
galera_ssl_reload : MDEV-30172 At line 50: mysql_shutdown failed
# Opensuse/suse/rocky9/rocky84/rhel9/rhel8-ppc64le .. - all same IPv6 isn't configured right or skipping or galera
galera_ipv6_rsync : Can't connect to server on '::1' (115)
galera_ipv6_rsync_section : Can't connect to server on '::1' (115)
